<*+ CSTDLIB  *>
<*- NOHEADER *>
<*+ M2EXTENSIONS *>
DEFINITION MODULE ["C"] timehires;

TYPE TIMEHR=RECORD
               sec, nsec:CARDINAL;
            END;

PROCEDURE gettime(VAR secns:TIMEHR);

END timehires.